Dietrich Buxtehude (även Diderk, Dieterich),
föddes runt 1637 i Helsingör (eller ev. i Oldesloe, Holstein)
och dog den 9:e maj 1707 i Lübeck.

Han arbetade som organist i Helsingborgs Mariakyrka åren 1657 --- 1660,
fram till 1668 i Helsingørs Mariakyrka (även kallad tyska kyrkan) och
därefter i S:t Maria, Lübeck.


Man anser numera att Buxtehude föddes i Helsingborg 1637. Om så är fallet, var han född i Danmark, men om han (som tidigare antagits) föddes i Oldesloe i Holstein, var han svensk, minsann! Han anses allmänt vara den främste företrädaren för den nordtyska barocken, före Bach.
